Гюнтер Кунерт
Старецът

Превод от немски: Венцеслав Константинов, —

chitanka.info

Старецът

разглежда некролозите

със задоволство:

Генералният директор еди-кой си

починал шестдесетгодишен.

Човек веднага се усеща по-добре,

по-здрав, почти

щастлив. Подобно на война, когато

снарядите избухват

вляво, вдясно. И улучват

вечно другите. Е, слава богу,

че не съм от тях.

2006

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.